Copyright: SISTRUT Software e Tecnologia S/C Ltda


EE - Galeria - seção transversal
 ROTEIRO GERAL PARA ENTRADA DE CARREGAMENTOS DE UMA GALERIA

CARREGAMENTOS

1) O peso de terra que atua sobre a laje superior da galeria deve ser considerado como uma carga distribuída uniformemente sobre a laje superior da mesma.

Peso terra =

      onde : h = altura de terra atuante sobre a laje superior da galeria

     = peso específico do solo

2) A carga do trem tipo atuante sobre a galeria depende diretamente da posição do trem tipo sobre a mesma , e  deve ser considerada como uma carga distribuída uniformemente sobre a laje superior da galeria:

3) Quando o trem tipo não estiver atuando diretamente sobre a galeria, ele deve ser considerado como uma carga de empuxo na parede lateral da galeria:

Onde :

4) O peso próprio da estrutura deve ser considerado como uma carga distribuída uniformemente sobre as lajes superiores e inferiores da galeria, e como uma carga concentrada no meio das paredes da mesma.

5) O empuxo de terra atuante nas laterais da galeria , é considerado como uma carga distribuída trapezoidalmente ao longo das duas laterais da galeria  :

  Qi = h * [image] * E ;

  - onde : h = altura de terra atuante sobre a laje superior

               = peso específico do solo

              E = coeficiente de empuxo de terra

  Qf = ( h + h gal ) * [image] * E ;

 - onde : ( h + h gal ) = distância da laje inferior da galeria até a superfície

6) A carga de água atuante externamente à galeria é considerada como uma carga distribuída triangularmente às paredes laterais externas da mesma :

Q água = h água * [image] ;

- onde : h água = nível da água que atua externamente à galeria

                      = peso específico da água

6 ) A carga de reação do solo inferior à galeria depende do tipo de fundação existente :

a) Se a fundação for direta, deve-se considerar uma carga distribuída uniformemente sob a laje inferior da galeria .

b) Se a fundação for profunda, não deve-se considerar esta carga já que não existe a reação do solo na laje do fundo.

7) A carga de água externa atuante na laje inferior, deve ser considerada como uma carga distribuída uniformemente sob a laje inferior da mesma.

8) A carga de água interna da galeria deve ser considerada como distribuída triangularmente nas paredes laterais da mesma, e distribuída uniformemente sobre a laje inferior.

PROCESSAMENTO DA GALERIA

Segue um pequeno memorial de cálculo dos carregamentos da galeria abaixo.

MEMORIAL DE CÁLCULO

Valores adotados :

Peso específico aparente do solo [image] = 1,7 tf/m3

Coesão entre os grãos  c = 5 tf/m2

Ângulo de talude natural  [image] = 25°

CARREGAMENTOS

1) Peso de terra = Pt= h terra * [image] = 2 * 1,7 = 3,4 t/m

2) Trem tipo

3) Empuxo do trem tipo

4) Peso próprio

Lajes superior e inferior = [image] concreto * 1 * espessura da parede= 2,5 * 1 * 0,15 = 0,38 t/m

Paredes laterais = [image] concreto * 1,8 * espessura da parede = 2,5 * 1,8 * 0,15 = 0,675 t/m

5) Água interna

Q água = h água * [image]  água = 1,5 * 1 = 1,5 t/m

6) Empuxo de terra

Qi= h terra* [image] terra * E =  1,36 t/m

Qnó= (h terra + 1/2 h galeria) * [image] terra * E = 1,97 t/m

Qf= (h terra + h galeria ) * [image] terra * E = 2,58 t/m


Dimensionamento da armadura

Bw = 100 cm  ; Hw = 15 cm ; d = 12 cm

Mk ( ret ) = 3,13 tm

Mk (mín) = 0,8 tm

x/d (3-4) = 0,462

x/d (lim) = 0,53

Ponto	Momento	As ( cm2)	Armadura	Eficiência da armadura
1a	0,02	0,05	mín.
1b	0,79	2,22	5 # 8 c/20
2a	0,29	0,79	mín.
2b	0,07	0,19	mín.
3a	1,79	5,38	8 # 10 c/12.5	As * 0,8 = 5,38 ; As= 6,73 cm2
3b	0,03	0,08	mín.
4a	1,79	5,38	8 # 10 c/12.5	As * 0,8 = 5,38 ; As= 6,73 cm2
4b	0,03	0,08	mín.
5a	0,07	0,19	mín.
5b	1,54	4,54	6 # 10 c/15
6a	1,79	5,38	8 # 10 c/12.5	As * 0,8 = 5,38 ; As= 6,73 cm2
6b	0,36	0,99	mín.
7a	0,36	0,99	mín.
7b	1,79	5,38	8 # 10 c/12.5	As * 0,8 = 5,38 ; As= 6,73 cm2
8a	0,34	0,93	mín.
8b	0,29	0,79	mín.
9a	0,79	2,22	5 # 8  c/20
9b	0,72	2,01	5 # 8  c/20	As * 0,8 = 2,01 ; As= 2,51 cm2
10a	0,79	2,22	5 # 8  c/20
10b	0,02	0,05	mín.
11a	0,10	0,27	1 # 10
11b	0,68	1,90	4 # 8 c/25
12a	0,79	2,22	5 # 8 c/20
12b	0,72	2,01	5 # 8 c/20	As * 0,8 = 2,01 ; As= 2,51 cm2